Мон-Дор

Большая советская энциклопедия (1-е издание)

Экспортировано из Викитеки 19 сентября 2024 г.

МОН-ДОР (Mont Dore), вулканический массив на центральном плато Франции в Оверни. Представляет огромный разрушенный вулкан с диаметром основания в 30 км, возникший в течение плиоцена. Изрезан радиально расходящимися во все стороны долинами. Края потоков из трахитов, базальтов и андезитов дают острые пики, самый высокий из к-рых — Пюи де Санси — 1.886 м. На восток от М.-Д. лежит широкая и длинная впадина, по к-рой протекает р. Аллье.

Об этом электронном издании

Эта книга из Викитеки[1] — цифровой библиотеки, созданной добровольцами и включающей издания всех типов: прозы, стихов, журналов, писем…

Книги библиотеки доступны бесплатно. В библиотеку включаются издания, находящиеся в народном достоянии, а также опубликованные со свободной лицензией. Вы вправе использовать эту электронную книгу в любых целях (включая коммерческую) при условии соблюдения лицензии CC BY-SA 4.0[2] или GNU FDL[3] на ваш выбор.

Викитека приветствует новых участников. При создании этой книги мы могли сделать ошибки. Вы можете сообщить о них на этой странице[4].

Следующие участники внесли вклад в редакцию этой книги:

- Wlbw68

1. ↑ http://wikisource.org

2. ↑ http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

3. ↑ http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

4. ↑ https://ru.wikisource.org/wiki/Викитека:Форум

Table of Contents

Заглавие

Мон-Дор

Информация