Эрнест Карлович Дрезен

Экспортировано из Викитеки 17 сентября 2024 г.

См. других авторов с подобными именами.

Эрнест Карлович Дрезен

в некоторых источниках — Эрне́ст Вильге́льм

р. 2 (14) ноября 1892, Лиепая

ум. 27 октября 1937 (44 года), Москва

российский и советский интерлингвист и эсперантолог, руководитель Союза эсперантистов советских республик

старший брат Арвида Карловича Дрезена

Биография в Википедии

Изображения и медиаданные на Викискладе

Библиография

Книги

- ... Основы организации и рационализации / Э. Дрезен ; Н. К. П. Т. Курсы заочного обучения при Техникуме связи им. В. Н. Подбельского, организованные и действующие при непосредственном участии Центр. бюро Инжен.-технич. секции Союза связи... Отд-ние по повышению квалифик. завпредов связи. Адм.-хоз. цикл. - [Москва] : Заочные курсы НКПТ, [19--]. - 8 бр.; 24х16 см; 24х16 см.

Вводное письмо. - [19--].

- ... Основы организации и рационализации / Э. Дрезен ; Н. К. П. Т. Курсы заочного обучения при Техникуме связи им. В. Н. Подбельского, организованные и действующие при непосредственном участии Центр. бюро Инжен.-технич. секции Союза связи... Отд-ние по повышению квалифик. завпредов связи. Адм.-хоз. цикл. - [Москва] : Заочные курсы НКПТ, [19--] (тип. изд-ва "Дер эмес"). - 8 бр.; 24х16 см.

- ... Введение в рационализацию. Письмо 1-2 : Основной цикл / Э. К. Дрезен ; Заоч. курсы рационализации НТУ ВСНХ С. С. С. Р. при Отд. рационализации и стандартизации (ОРС), организованные и действующие при участии Ин-та по повышению квалификации инж.-техн. персонала ВСНХ-СССР и Ин-та им. Рыкова... - [Москва] : Заоч. курсы рационализации НТУ ВСНХ СССР, [19--] (тип. изд-ва "Дер эмес"). - 2 бр.; 24х16 см.

- Проблема международного языка : (опыт материалистического обоснования вопроса) / Э. Дрезен. - Москва : Типография при поезде председ. ВЦИК "Октябрьская революция", 1922. - 28 с. : табл.; 22 см.

- Очерк истории идеи международного языка / Э. Дрезен. - Москва : [б. и.], 1922. - 24 см.

Ч. 1: Ч. 1 : (Период до 1880 г. и развала Волацюка). - 1922. - 32 с.

- Очерк истории идеи международного языка / Э. Дрезен. - Москва : [б. и.], 1922 (тип. клуба им. Я. М. Свердлова, при В.Ц.И.К. Советов). - 24 см.

- Проблема международного языка : (Опыт материалистического обоснования вопроса) / Э. Дрезен. - Москва : [б. и.], 1922. - 28 с.; 22 см.

- Делопроизводство : Опыт постановки карточной системы регистрации и классификации дел по индексам Междунар. библиогр. ин-та во ВЦИКе / Сост. Э. Дрезен, с предисл. Ю. Тиличеева и табл. индексов М.Б.И. в обраб. Н. Русинова ; Упр. по улучшению госаппарата НКРКИ. Секция адм. техники. - Москва : [Изд-во Н.К.Р.К.И.], 1924. - 23 см.

Вып. 1. - 1924. - 94 с. : ил.

- Делопроизводство : Опыт постановки карточной системы регистрации и классификации дел по индексам Междунар. библиогр. ин-та во ВЦИКе / Сост. Э. Дрезен, с предисл. Ю. Тиличеева и табл. индексов М.Б.И. в обраб. Н. Русинова ; Упр. по улучшению госаппарата НКРКИ. Секция адм. техники. - Москва : [Изд-во Н.К.Р.К.И.], 1924. - 23 см.

- Делопроизводство : От регистрации бумаг к классификации переписок. Опыт постановки карточных систем регистрации и классификации переписок в ЦИК СССР, ВЦИК, НКВТ, НКРКИ, МК РКП(б), Иваново-Вознесенск. губисполкоме, Сокольнич. райкоме РКП(б) и др. сов. и парт. организациях / Э. Дрезен ; С предисл. Секции адм. техники НКРКИ и табл. индексов Междунар. библиогр. ин-та. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : [Изд-во НКРКИ СССР], 1924. - [2], 148, IV с., 1 л. табл.; 22 см.

- Основы НОТ'а : (Организация труда) / Э. Дрезен. - Москва : Изд-во ВСНХ, 1924. - 111 с.; 22 см.

- Руководство по управлению советскими учреждениями / Э. Дрезен ; с предисловием Е. Розмировича. - Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1925. - XVI, 294 с. : ил.; 23 см. —скан в РГБ

- В поисках всеобщего языка / Э. Дрезен ; С предисл. В. И. Невского. - Москва ; Ленинград : Земля и фабрика, 1925. - 124 с.; 23 см. - (Научно-популярная библиотека "Человек и Вселенная").

- Делопроизводство : От регистрации бумаг к классификации переписок и к отказу от регистрационных записей : Опыт постановки систем регистрации и классификации переписок в ЦИК СССР, ВЦИК, НКВТ, НКРКИ, МК РКП(б), Иваново-Вознесенск. губисполкоме, райкомах РКП(б) г. Москвы и др. сов. и парт. организациях : С табл. индексов Междунар. библиогр. ин-та / Э. Дрезен. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Изд-во НКРКИ СССР, 1925. - [2], 211 с., 1 л. табл. : ил.; 23 см.

- За рубежом : Очерки иностранной социальной жизни / Э. Дрезен. - Москва : СВОС, 1925. - 102, [1] с.; 22 см.

- На путях рационализации госаппарата : Сборник статей / Э. Дрезен. - Москва : Изд-во НКРКИ СССР, 1925. - 82, [1] с., 1 л. прил.; 22 см.

- Организация промышленных, торговых и административных учреждений (построение) : С прил. 40 схем центр. и местных торг. пром. предприятий и адм. учреждений / Э. Дрезен. - Москва : Изд-во НКРКИ СССР, 1925. - 115 с. : схем.; 23 см.

- Основы НОТ'а : (Организация труда) / Э. Дрезен. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Ленинград : Центр. упр. печати ВСНХ СССР, 1925. - 119, [3] с.; 23 см.

- Основы оперативного делопроизводства / Э. Дрезен, препод. Ин-та нар. хоз. им. Карла Маркса и Моск. горн. акад. ; Отд. адм. техники НКРКИ СССР. - Москва : Изд-во НКРКИ СССР, 1925. - [2], 313 с.; 24 см.

- Основы рационализации учреждений : (Стенографированные лекции на Гос. курсах административной техники при "Оргстрое") / Э. К. Дрезен ; Гос. курсы административной техн. при акц. о-ве организационного строительства "Оргстрое". - Москва : [б. и.], 1926. - 30 см.

Ч. 2. - 1926.

- Основы рационализации учреждений : (Стенографированные лекции на Гос. курсах административной техники при "Оргстрое") / Э. К. Дрезен ; Гос. курсы административной техн. при акц. о-ве организационного строительства "Оргстрое". - Москва : [б. и.], 1926. - 30 см.

- На путях к международному языку : Сборник статей / Под общ. ред. Э. К. Дрезена. - Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1926. - 168 с.; 23 см. —скан в РГБ

- Руководство по организации управленческого аппарата советских учреждений [Текст] / Э. Дрезен доцент Ин-та нар. хоз-ва им. Плеханова ; С предисл. Е. Ф. Розмирович. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : изд-во НКРКИ СССР, 1927 (Л. : 2-я тип. Транспечати НКПС им. т. Лоханкова). - 424 с. : ил., черт., диагр., схем.; 23х15 см.

- Техническая механика / Э. К. Дрезен. - [Москва] : тип. МОСО, [1928-1930]. - 7 бр.; 26х17 см.; 26х17 см. - (Общетехнический цикл/ Н.К.П.Т. Курсы заочного обучения при Техникуме связи им. В. Н. Подбельского, организованные и действующие при непосредственном участии Центр. бюро Инжен.-технич. секции Союза связи...).

Письмо 1. - 1928.

- Техническая механика / Э. К. Дрезен. - [Москва] : тип. МОСО, [1928-1930]. - 7 бр.; 26х17 см.; 26х17 см. - (Общетехнический цикл/ Н.К.П.Т. Курсы заочного обучения при Техникуме связи им. В. Н. Подбельского, организованные и действующие при непосредственном участии Центр. бюро Инжен.-технич. секции Союза связи...).

Письмо 2. - 1928.

- Техническая механика / Э. К. Дрезен. - [Москва] : тип. МОСО, [1928-1930]. - 7 бр.; 26х17 см.; 26х17 см. - (Общетехнический цикл/ Н.К.П.Т. Курсы заочного обучения при Техникуме связи им. В. Н. Подбельского, организованные и действующие при непосредственном участии Центр. бюро Инжен.-технич. секции Союза связи...).

Письмо 3. - 1928.

- Техническая механика / Э. К. Дрезен. - [Москва] : тип. МОСО, [1928-1930]. - 7 бр.; 26х17 см.; 26х17 см. - (Общетехнический цикл/ Н.К.П.Т. Курсы заочного обучения при Техникуме связи им. В. Н. Подбельского, организованные и действующие при непосредственном участии Центр. бюро Инжен.-технич. секции Союза связи...).

Письмо 4-6. - 1928.

- Техническая механика / Э. К. Дрезен. - [Москва] : тип. МОСО, [1928-1930]. - 7 бр.; 26х17 см.; 26х17 см. - (Общетехнический цикл/ Н.К.П.Т. Курсы заочного обучения при Техникуме связи им. В. Н. Подбельского, организованные и действующие при непосредственном участии Центр. бюро Инжен.-технич. секции Союза связи...).

Механика. - 1928.

- За всеобщим языком. (Три века исканий) / Э. Дрезен ; С предисл. академика Н. Я. Марра ; Главнаука НКП РСФСР. - Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1928 (Л. : тип. Печатный двор). - 269 с., [2] с., [1] вкл. л. табл.; 23х15 см.

- Новейшие формы делопроизводства / Э. Дрезен ; Центр. заочные курсы финансово-эконом. наук НКФ СССР и МПЭИ. - Москва : Финансовое изд-во НКФ СССР, 1928 (тип. Финанс. издат.). - 54 с. : ил., черт., граф., схем.; 27х18 см.

- Вводные беседы по вопросам рационализации промышленных предприятий : для слушателей рабоче-крестьянского университета по радио и для самообразования / Э. Дрезен ; Радиоуправление НКПТ, Рабоче-крестьянский университет по радио. - Москва : Изд-во НКПТ, 1929. - 43, [1] с. : ил.; 25 см.

- Основы языкознания, теории и истории международного языка : Пособие для кружков и кружководов... / Э. Дрезен ; Обложка: С. С[таршинов-Кудрявцев]. - Москва : Ц.К. СЭСР, 1929. - 3 бр.; 18х13 см.; 18х13 см. - (Библиотека советского эсперантиста).

Ч. 1: Язык и искусственное в языке. Ч. 1. - 1929. - 40 с.

- Основы языкознания, теории и истории международного языка  : Пособие для кружков и кружководов... / Э. Дрезен ; Обложка: С. С[таршинов-Кудрявцев]. - Москва : Ц.К. СЭСР, 1929. - 3 бр.; 18х13 см.; 18х13 см. - (Библиотека советского эсперантиста).

Ч. 2: Развитие идеи международного языка. Ч. 2 . - 1929. - 42 с.

- Основы языкознания, теории и истории международного языка : Пособие для кружков и кружководов... / Э. Дрезен ; Обложка: С. С[таршинов-Кудрявцев]. - Москва : Ц.К. СЭСР, 1929. - 3 бр.; 18х13 см.; 18х13 см. - (Библиотека советского эсперантиста).

Ч. 3: Распространение, использование и пути дальнейшего оформления международного языка. Ч. 3. - 1929. - 49 с.

- Основы языкознания, теории и истории международного языка : Пособие для кружков и кружководов... / Э. Дрезен. - Москва : ЦК СЭСР, 1929 ("Интернациональная" (39) тип. "Мосполиграф"). - 136 с.; 17х13 см.

- Техническая механика... / Э. К. Дрезен, В. И. Сергеев, А. Б. Эренбург ; Под общ. ред. Э. К. Дрезен. - Москва : Курсы заочного обучения при Техникуме связи им. Подбельского, 1929-1933. - 25х17 см.

1. Ч. 1: Машина и работа, статика, графостатика, сопротивление материалов (растяжение, сжатие, срез), заклепочные соединения, фермы. Ч. 1 [Текст]. - 1929. - 153 с. : черт.

2. Ч. 2: Равномерные переменные и сложные движения. Ч. 2 : Механическая работа. Трение. Простые машины. Динамика. Кручение. Поперечный изгиб. Продольный изгиб. - 1930. - 275 с. : ил.

3. Ч. 3: Болтовые и клиновые соединения. Ч. 3  : Ременная, канатная и цепная передачи : Цилиндрические и конические зубчатые колеса, червячная передача. - 1931. - 156 с. ил.

4. Ч. 4: Задачи по теоретической механике, сопротивлению материалов и деталям машин. Ч. 4. - 1933. - 281 с. : черт.

- Эсперанто : Самоучитель международного вспомогательного языка / Под ред. Э. К. Дрезен... - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1930 (М. : 1-я Образцовая тип.). - 112 с.; 22х15 см.

- Эсперанто : Самоучитель международного вспомогательного языка / Под ред. Э. К. Дрезен... - 3-е изд., испр. и доп. - Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1930 (М. : 5-я тип. Транспечати НКПС). - 112 с.; 23х15 см

- Основы языкознания теории и истории международного языка : (Пособие для кружков и кружководов) / Э. Дрезен. - 3-е изд., перераб. - Москва : ЦК СЭСР, 1932 (тип. ИК). - Обл.. 91 с., 1 с. объявл.; 21х14 см.

- Проблема международного языка на текущем этапе его развития / Э. Дрезен. - Москва : Центр. ком-т Союза эсперантистов сов. республик, 1932. - Обл., 64 с.; 17х13 см.

- Ни одной минуты потерянного времени / Под ред. Э. К. Дрезен, Л. И. Сегаль. - Москва ; Ленинград : Стандартизация и рационализация, 1932 ([тип.] ФЗУ Мособлполиграфа). - 16 с. : ил.; 20х13 см. - (Война потерям).

- Научное управление в американской промышленности : Сборник статей под ред. Х. Персон / Пер. с англ. под ред. Э. К. Дрезена, Ф. Ф. Петрухина. - Москва ; Ленинград : Стандартизация и рационализация, 1933 (Л. : тип. "Ленингр. правда"). - Обл., 371 с., 2 вкл. л. схем. : ил.; 21х15 см.

- Стандартизация научно-технических понятий, обозначений и терминов / Э. К. Дрезен. - Москва ; Ленинград : Стандартизация и рационализация, 1934 ([Рязань] : тип. Мособлполиграфа). - Обл., 87 с., 1 с. объявл.; 20х13 см. - (Проблемы социалистической стандартизации; Вып. 5).

- Стандартизация научно-технических понятий, обозначений и терминов / Э. К. Дрезен. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Ленинград : Стандартизация и рационализация, 1934 ([М.] : "Интернац". тип.). - Обл., 108 с.; 20х14 см. - (Проблемы социалистической стандартизации; Вып. 5).

- Интернационализация научно-технической терминологии : История, совр. положение и перспективы / Э. Дрезен. - Москва ; Ленинград : Стандартгиз, 1936 (М. : школа ФЗУ треста "Полиграфкнига"). - Переплет, 97, [3] с.; 23х15 см.

- Научно-технические термины и обозначения и их стандартизация / Э. К. Дрезен. - 3-е изд., перераб. - Москва : Стандартгиз, 1936 (тип. Профиздата). - Обл., 136 с.; 21х15 см.

- История всемирного языка : Три века исканий / Э. Дрезен; [Авт. вступ. ст., с. 3-40, и] коммент. С. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Прогресс, 1991. - 453,[1] с. : ил.; 20 см.; ISBN 5-01-002610-4 (В пер.) : Б. ц.

- За всеобщим языком : три века исканий / Э. Дрезен ; предисл. Н. Я Марра. - Изд. 2-е, стер. - Москва : УРСС, 2004. - 268, [2] с.; 22 см.; ISBN 5-354-00870-0

Энциклопедические статьи

Категория «Словарные статьи Эрнеста Карловича Дрезена» не найдена.

Об этом электронном издании

Эта книга из Викитеки[1] — цифровой библиотеки, созданной добровольцами и включающей издания всех типов: прозы, стихов, журналов, писем…

Книги библиотеки доступны бесплатно. В библиотеку включаются издания, находящиеся в народном достоянии, а также опубликованные со свободной лицензией. Вы вправе использовать эту электронную книгу в любых целях (включая коммерческую) при условии соблюдения лицензии CC BY-SA 4.0[2] или GNU FDL[3] на ваш выбор.

Викитека приветствует новых участников. При создании этой книги мы могли сделать ошибки. Вы можете сообщить о них на этой странице[4].

Следующие участники внесли вклад в редакцию этой книги:

- Wlbw68

- Steinsplitter

- Wierzbowski

- INeverCry

- Duesentrieb

- Cfaerber

- Optimager~commonswiki

- Dbenbenn

- Pumbaa80

- WarX

- Dbc334

- Connel MacKenzie

- ChrisiPK

- Schaengel89~commonswiki

- Richie

- Mike.lifeguard

- Abigor

- Cary Bass

- Bastique

1. ↑ http://wikisource.org

2. ↑ http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

3. ↑ http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

4. ↑ https://ru.wikisource.org/wiki/Викитека:Форум

Table of Contents

Заглавие

Эрнест Карлович Дрезен

Информация